MeDoc Pilotanwender-Workshop Leipzig 18.07.– 19.07.1996

Erfahrungsbericht NCSTRL (1)

ffl zunächst waren leider nur Lite-Sites in Europa möglich

ffl deshalb bei uns seit Ende April Lite-Site

ffl derzeit werden folgende Dokumente von uns angeboten:

37 Berichte, 13 Diplomarbeiten, 2 Dissertationen, 7 Jahresberichte

ffl alle neuen Berichte, Diplomarbeiten und Dissertationen sollen elektronisch angeboten werden, z.T. sollen auch ältere Arbeiten (insbesondere Berichte angeboten werden)

ffl Autoren bringen ihre Dokumente selbst ein (über WWW-Formular)

Uwe Berger, Universität Stuttgart 1

MeDoc Pilotanwender-Workshop Leipzig 18.07.– 19.07.1996

Erfahrungsbericht NCSTRL (2)

ffl Probleme:

– Index unserer Dokumente auf NCSTRL-Server zeitweise unvollständig Problem sollte inzwischen gelöst sein (durch anderes Vorgehen bei der Erstellung des Index) – Link ”PostScript (uncompressed)“ funktioniert oft nicht (Timeouts) Problem bisher nicht gelöst

MeDoc Pilotanwender-Workshop Leipzig 18.07.– 19.07.1996

Erfahrungsbericht NCSTRL (3)

ffl seit Juli auch Standard-Server in Europa möglich ffl wir erstellen schon von Beginn an für alle Dokumente sowohl das Lite- als auch das Standard-Nachweisformat ffl geplant: Umstellung auf Standard-Server ffl bekannte Probleme mit NCSTRL-Standard:

Darstellung von Umlauten etc.